إجتماع مجلس إدارة الجمعية الأول للعام 2025

انعقد مساء الجمعة الموافق 28 مارس 2025 الاجتماع الأول لمجلس إدارة الجمعية للعام 2025 بحضور أغلبية الأعضاء، حيث تم خلال الإجتماع مناقشة وإعتماد مجموعة من المحاور منها:

الخطة الإستراتيجية الجديدة للأعوام 2025 – 2029.

القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

إستعراض التقرير المالي للربع الأول 2025م.