إجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2025

انعقد مساء يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل 2025 في تمام الساعة 8:30م اجتماع الجمعية العمومية العادية لعام 2025 بحضور أغلبية أعضاء الجمعية العمومية، حيث بدأ الاجتماع بالتأكد من اكتمال النصاب القانوني، تلاه كلمة رئيس مجلس الإدارة الأستاذ فهد الحامد، بعدها تم مناقشة واعتماد العديد من البنود المتعلقة بالجمعية، منها:

القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024م.

الموازنة التقديرية 2025م.

تعيين مكتب المراجع الخارجي لمراجعة القوائم المالية للعام 2025م.

الخطة الإستراتيجية للأعوا م 2025 – 2029م.

الخطة التشغيلية للعام 2025م.